---
title: "命令执行工具 - BashTool 安全设计与实现"
description: "从源码角度解析 Claude Code BashTool：只读命令判定、AST 安全解析、自动后台化、输出截断和专用工具 vs shell 命令的设计权衡。"
keywords: ["Bash 工具", "命令执行", "Shell 执行", "安全命令", "AI 执行命令"]
---

{/* 本章目标：从源码角度揭示 BashTool 的安全设计、执行链路和关键工程决策 */}

## 执行链路总览

一条 Bash 命令从 AI 决策到实际执行的完整路径：

```
AI 生成 tool_use: { command: "npm test" }
  ↓
BashTool.validateInput()         ← 基础输入校验
  ↓
BashTool.checkPermissions()      ← 权限检查（详见安全体系章节）
  ├── isReadOnly()? → 自动 allow（只读命令免审批）
  ├── bashToolHasPermission()    ← AST 解析 + 语义检查 + 规则匹配
  └── 未匹配 → 弹窗确认
  ↓
BashTool.call() → runShellCommand()
  ↓
shouldUseSandbox(input)          ← 是否需要沙箱包裹
  ↓
Shell.exec(command, { shouldUseSandbox, shouldAutoBackground })
  ↓
spawn(wrapped_command)           ← 实际进程创建
```

## 只读命令的判定：为什么 Read 免审批而 Bash 不一定

BashTool 的 `isReadOnly()` 方法（`packages/builtin-tools/src/tools/BashTool/BashTool.tsx:655`）决定一条命令是否被视为"只读"：

```typescript
isReadOnly(input) {
  const compoundCommandHasCd = commandHasAnyCd(input.command)
  const result = checkReadOnlyConstraints(input, compoundCommandHasCd)
  return result.behavior === 'allow'
}
```

判定逻辑基于 4 个命令集合（`BashTool.tsx:120-166`）：

| 集合 | 命令 | 性质 |
|------|------|------|
| `BASH_SEARCH_COMMANDS` | find, grep, rg, ag, ack, locate, which, whereis | 搜索类 |
| `BASH_READ_COMMANDS` | cat, head, tail, wc, stat, file, jq, awk, sort, uniq... | 读取/分析类 |
| `BASH_LIST_COMMANDS` | ls, tree, du | 列表类 |
| `BASH_SEMANTIC_NEUTRAL_COMMANDS` | echo, printf, true, false, : | 语义中性（不影响判定） |

对于复合命令（`ls dir && echo "---" && ls dir2`），系统拆分后逐段检查——**所有非中性段都必须属于上述集合**，整条命令才被视为只读。

```typescript
// BashTool.tsx — 简化的判定逻辑
for (const part of partsWithOperators) {
  if (BASH_SEMANTIC_NEUTRAL_COMMANDS.has(baseCommand)) continue  // 跳过中性段
  if (!isPartSearch && !isPartRead && !isPartList) {
    return { isSearch: false, isRead: false, isList: false }  // 有任何一段不通过 → 非只读
  }
}
```

## AST 安全解析：tree-sitter bash 解析

`preparePermissionMatcher()`（`BashTool.tsx:663`）在权限检查前用 `parseForSecurity()` 解析命令结构：

```typescript
async preparePermissionMatcher({ command }) {
  const parsed = await parseForSecurity(command)
  if (parsed.kind !== 'simple') {
    return () => true  // 解析失败 → fail-safe，触发所有 hook
  }
  // 提取子命令列表，剥离 VAR=val 前缀
  const subcommands = parsed.commands.map(c => c.argv.join(' '))
  return pattern => {
    return subcommands.some(cmd => matchWildcardPattern(pattern, cmd))
  }
}
```

关键安全点：对于复合命令 `ls && git push`，解析后拆分为 `["ls", "git push"]`，确保 `git push` 不会因为前半段是只读命令而绕过权限检查。解析失败时采用 fail-safe 策略——假设不安全，触发所有安全 hook。

## 超时控制：分级策略

```
用户指定 timeout → 直接使用
  ↓ 未指定
getDefaultTimeoutMs()
  ├── 默认上限：120,000ms（2 分钟）
  └── 最大上限：600,000ms（10 分钟，用户显式设置时）
```

超时后系统不会直接杀进程——`ShellCommand`（`src/utils/ShellCommand.ts:144`）通过 `onTimeout` 回调通知调用方，由调用方决定是终止还是后台化。

## 自动后台化

长时间运行的命令可以自动转为后台任务，不阻塞 AI 的 agentic loop：

```typescript
// BashTool.tsx:1158
const shouldAutoBackground = !isBackgroundTasksDisabled 
  && isAutobackgroundingAllowed(command)
```

自动后台化的完整链路：

```
命令开始执行
  ↓ 进度轮询
15 秒内未完成（ASSISTANT_BLOCKING_BUDGET_MS）
  ↓
检查 isAutobackgroundingAllowed(command)
  ↓ 允许
将前台任务转为后台任务（backgroundExistingForegroundTask）
  ↓
shellCommand.onTimeout → spawnBackgroundTask()
  ↓
返回 taskId 给 AI，AI 可以继续做其他事
  ↓
后台任务完成后通过通知机制汇报结果
```

主线程 Agent 有 15 秒的阻塞预算——超过这个时间，系统自动将命令后台化。这防止了一个 `npm install` 阻塞整个 agentic loop 数分钟。

## 输出截断策略

命令输出过长时会触发截断，防止把海量日志塞进 AI 的上下文窗口：

| 截断点 | 位置 | 行为 |
|--------|------|------|
| `maxResultSizeChars` | 工具级（通常 100K 字符） | 超长输出在写入消息前截断 |
| 进度轮询截断 | `onProgress` 回调 | 只传递最后几行作为进度显示 |
| `totalBytes` 标记 | `isIncomplete` 参数 | 告知 AI 输出被截断 |

截断不是简单砍尾——`isIncomplete` 标记确保 AI 知道输出不完整，可以决定是否需要用更精确的命令重新获取。

## 为什么用专用工具而不是直接调 shell

Claude Code 为文件读写、代码搜索等操作提供了专用工具（Read、Grep、Glob），而不是让 AI 用 `cat`、`grep` 等 shell 命令。这不仅是用户体验的选择，更是架构层面的设计决策：

| 维度 | 专用工具 | Bash 命令 |
|------|---------|----------|
| **权限粒度** | `Read` 是只读操作 → 自动放行 | `Bash: cat file` 需要审批整条命令（cat 在只读集合中但走不同路径） |
| **输出结构化** | 返回结构化数据，UI 可渲染 diff、高亮 | 纯文本输出，无渲染优化 |
| **性能优化** | 文件缓存、分页、token 预算控制 | 每次都是新进程，无缓存 |
| **并发安全** | `isConcurrencySafe()` 返回 `true` → 可并行执行 | Bash 命令可能有副作用，串行执行 |
| **安全审计** | 工具名精确匹配权限规则 | 需 AST 解析命令结构后匹配 |

`isConcurrencySafe()`（`BashTool.tsx:652`）是一个常被忽视但重要的设计——只有只读命令可以在 agentic loop 中并行执行，有副作用的命令必须串行，防止竞态条件。

## 进度反馈的流式设计

BashTool 的命令执行是流式的，通过 `onProgress` 回调逐行推送输出：

```
runShellCommand()
  ├── Shell.exec() 启动子进程
  ├── 每秒轮询输出文件
  ├── onProgress(lastLines, allLines, totalLines, totalBytes, isIncomplete)
  │   ├── 更新 lastProgressOutput / fullOutput
  │   └── resolveProgress() → 唤醒 generator yield
  ├── yield { type: 'progress', output, fullOutput, elapsedTimeSeconds }
  └── return { code, stdout, interrupted, ... }
```

UI 层通过 `useToolCallProgress` hook 实时展示命令输出。`resolveProgress()` 信号机制让 generator 在有新数据时才 yield，避免了忙等待。
